A tenger télen - Ciprus télen - szép képekkel

Ne tévesszen meg Benneteket a napsütés, a következő képek január 19-én készültek. Ugyan szépen sütött a nap, de legalább 50km per órás szél fújt a parton. A telefont alig tudtam egyenesen tartani a kezemben, amikor fényképeztem.

Elszánt  bloggerként már reggel 8 órakor a parton voltam és fényképeket készítettem Nektek. A közelünkben, St. George kikötőjében készültek a képek. A mólóra ki se lehetett menni, mert olyan hatalmas hullámok voltak, amelyek még a hullámtörőn is átjutottak. Csodálatos látvány volt, a tenger ereje, mindig lenyűgöz. A hideg szél viszont nem. Ennek fő oka, hogy 7 évig Írországban sok hideg szeles napot értünk meg :)

Ezeket a fotókat készítettem: